みなとの

はるのよ

あめもよひ

どこから

きたのか

ふながかり

みなとの

てんまに

ひがついた

ひとつ

ぽつちり

ひがついた

みなとの

はるのよ

あめもよひ

てんまで

あかごが

ないてゐた

底本：「日本児童文学大系　第一四巻」ほるぷ出版

　　　1977（昭和52）年11月20日初刷発行

底本の親本：「よしきり」イデア書院

　　　1925（大正14）年6月

初出：「金の船」金の星社

　　　1924（大正13）年4月

入力：菅野朋子

校正：noriko saito

2011年1月10日作成

青空文庫作成ファイル：

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/）で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。