青銅の扉に秘密を閉して

もだせる夜の厳さよ！

万物はかたずのみて

闇に立ち迷う奇蹟をながめ

故知らぬ暗示に胸をとどろかす

偉なるかな！

奇なるかな！

生あるものは総てかく低唱しつつ

厚き帳のかなた身じろぐ夜の精を見んと

行手すかしつつさぐり見るなり

無限の闇の広き宙には

乾坤の敗者の歎きと

勝者の鬨の声と

石棺の底より

過去を叫ぶ亡霊のうごめき

奇しき形に

其の音波を伝えつつ

闇に生れ闇に消え行く──

そが中を神秘は

ささやかなる各々の細胞となりて

うす青く輝きつつ飛び違う──

底本：「宮本百合子全集　第二十九巻」新日本出版社

　　　1981（昭和56）年12月25日初版

　　　1986（昭和61）年3月20日第5刷

初出：「宮本百合子全集　第二十九巻」新日本出版社

　　　1981（昭和56）年12月25日初版

入力：柴田卓治

校正：土屋隆

2009年1月29日作成

青空文庫作成ファイル：

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫（http://www.aozora.gr.jp/）で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。